永乐高70net

永乐高70net: 校务通知

首页 / 校务通知 / 正文

关于加强迎峰度夏节约用电工作的通知

日期:2023年07月07日 18:16 作者: 关注:

全校师生:

为深入贯彻落实市委、市政府“保安全、保民生、保经济”的电力保供工作要求,按照上级相关文件精神,在满足师生员工生活需要的前提下,做好节约用电工作,现将有关工作通知如下:

一、加强功能房的用电管理

(一)加强对暑期教职员工办公、学生学习等功能房的用电管理。

1.二级职能部门和二级永乐高70net的主要领导为主要责任人,负责对所属办公室、实验室、自习室等功能房的用电管理,做到合理用电、计划用电、节约用电。

2.楼栋管理员要加强巡视工作,发现存在用电用水等浪费的行为要及时制止,检查情况要记录备案。

3.假期长时间不在校的情况下,离校前要关闭室内电源,防止无人监管情况下,因电压不稳或漏电等造成电器线路短路而引发火灾事故。

4.减少耗电设备待机能耗,电脑、打印机等办公设备即用即开,长时间无人使用或下班后及时关闭设备和电源,做到人走电断。

5.充分利用自然光,杜绝长明灯,做到人走灯熄,白天室内光线充足,能见度好的环境条件下严禁开灯。

6.自习室要严格管理使用,做到集中安排、合理开放房间,按照规定时间开关室内灯具、电扇、空调等电器。教室人数未满员时,根据情况合理调座,局部或全部合理开灯,如非必要,室内灯具可不全部开启。

5.运动场馆要严格按照开放时间开关灯,根据场馆使用情况局部或全部合理开灯,如非必要,室内灯具可不全部开启。

(二)加强对暑期留校学生寝室的用电管理。

1.严格按照学生公寓作息相关规定执行停、送电,严格执行用电管理规定,严禁学生违规使用大功率电器,严禁私拉乱接电源。

2.二级永乐高70net要加强留校学生安全用电、节约用电的教育管理工作,加强对寝室用电情况的抽查工作。

3.宿舍管理员要加强巡视检查,发现存在浪费电力的情况要及时劝阻,对不听劝阻的要及时通报所属二级永乐高70net的学工人员,并做好相关记录。

二、加强公共区域的电器设施设备的管理

(一)强化电梯节电管理。

对假期电梯使用率较低的楼栋,要及时关停或减半运行,鼓励1-2层低楼层不乘电梯,多走楼梯。

(二)加强空调节电管理。

1.单体空调运行温度制冷不低于27度,中央空调制冷主机设定出水温度不低于9度。

2.上班时间晚半小时开空调,下班前早半小时关闭空调;无人时关闭空调,做到“人离机停”;运行时关闭门窗,提高运行效率。非机房等确须24小时运行空调的房间,严禁24小时开机。否则,一经发现,将及时通报批评,并给予限时供电等相应处罚。

3.相关楼栋管理员要加强巡查。

(三)加强路灯管理节电管理。

1.永乐高70net物业公司(含南浦苑小区物业公司)要根据季节早晚能见度变化情况做好校区内路灯开关时间的合理调节,根据路段人流量情况交替设置开关灯,对暑期夜间无人员流动的路段,可合情关灯。

2.教学楼、办公楼、学生宿舍(非留校学生寝室)等,夜间合理关闭廊灯。

三、职工宿舍的节电管理

南浦苑小区以外的“一户一表”职工,可咨询住宅所属的供电所,申请“开通峰谷电”办理“居民分时电价”。

特此通知。



后勤处

202377


上一条:表 扬 信

下一条:关于开通2023年暑假线上心理咨询服务的通知

关闭

重庆市万州区天星路666号,重庆市万州区沙龙路二段780号

本科生招生咨询:023-58102264    就业联系:023-58107781   sxxyjyb@126.com

研究生招生咨询:023-58105711

渝公网安备 50010102000189号

版权所有 ?2021-2023      永乐高70net版权所有      渝ICP备05001041号-1

70net永乐高官方版v31251(官方)官方网站IOS安卓通用版APP